504030

d

2000

(deg)

fi706050403020‹ a2000 (deg)

GRB 960409 TJD 10182: 77144 sec BBT 5417

BATSE (Huntsville 1s)

BATSE (BACODINE 1s)

COMPTEL (1s, 2s)

IPN Annulus

Comet HyakutakeMARGINAL COMPTEL DETECTION (~2.5 s) Zenith = 41� UNH-MLM-16271http://wwwgro.unh.edu/bursts "The COMPTEL Gamma-Ray Burst Page"15-Apr-1996